|< 0.5 labη|〉

labη/d_{ch}Nd〈

10^210^310

)^+π + ^-π

) / ( + Ω + ^-Ω(

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2^{3-}10×

V0A mult. evt. classes (Pb-side)

= 5.02 TeV NNs p-Pb

= 7 TeV s pp = 2.76 TeV NNs Pb-Pb

= 156 MeV chT GSI-Heidelberg model

= 155 MeV chT THERMUS 2.3 model

ALICE